Title: EVC Test1 / Farbe

additiv: RGB, subtraktiv CMY(K)

Q: RGB
A: Red Green Blue
beschreibt die Farben eines Gerätes
approximativ: nicht in der Lage alle Farben darzustellen
ein Pixel aus drei kleinen Farbpunkten: Lichtsumme (additiv)
jeder Monitor unterschliedliche Grundfarben

Q: [...] ist der Raum der Farben, die ein Gerät erzeugen kann
(jeder Monitor leicht unterschliedliche Grundfarben)
A: Gamut

Q: CMY
A: Cyan Magenta Yellow
subtraktive Farbmischung
für einfachere Anwendungen: [C,M,Y] = [1,1,1]-[R,G,B]
CMYK + Key (schwarz)

Q: CMY vs CMYK
A: beim Druck werden in CMYK alle Grauanteile mit schwarzer Farbe extra gedruckt: billiger und besser

Q: additive Farbmischung
A: Lichtsumme

Q: subtraktive Farbmischung
A: Tinte auf Papier

Q: CIE 1931 XYZ-Farbmodell
A: - 1931, Commission Internationale d'Eclairage (CIE)
- Tristimulus-Theorie: welche Kombination der drei Grundfarben welche Farbe erzeugt
- imaginäre Grundfarben XYZ ... werden auf Helligkeit 1 normiert und das Ergebnis auf die XY-Ebene projiziert, dadurch erhält man das CIE-Diagramm
- Farben durch Koordinaten (x,y) beschrieben: x+y+z = 1
- vollständige Farbdefinition (x,y,Y) ...Helligkeit als Y angegeben

Q: CIE (abk.)
A: Commission Internationale d'Eclairage

Q: (x,y,Y)
A: - Farben durch Koordinaten (x,y) beschrieben: x+y+z = 1
- vollständige Farbdefinition (x,y,Y) ...Helligkeit als Y angegeben

- Spektralfarben: an der Außenkante
- Purpurlinie: die Komplementärfarbenvon spektralreinen Farben die selbst nicht nur eine Wellenlänge haben
- Grüner Kreis: Weiß
- Komplementärfarben liegen auf entgegengesetzten Enden von Geraden durch den Weißpunkt
- RGB darstellbare Farben liegen innerhalb des Dreiecks, kein Monitor kann alle Farben darstellen

Q: Farbfehlsichtigkeit
A: - es fehlt eine/zwei Zapfenarten
- Farbschwäche/blindheit
Rot-Grün-Blindheit: Rot-Grün Zapfen reagieren auf zu ähnliche Wellenlängen
- 8% aller Männer (mindestens gering) fehlsichtig,
viele Menschen wissen davon garnichts

Q: Kolorimetrie
A: Wissenschaft von der technischen Beschreibung von Farben
visuelle Unterscheidbarkeit von elektromagnetischer Strahlung

Q: Kolorimetrie (Stimuli, Unterscheidbarkeit, Retina)
A: - Farbe durch Zahlen beschreiben: Farbe = empfundener Sinneseindruck
also: visueller Stimulus numerisch definieren
  1. Stimuli gleiche Bedingungen gleich
  2. gleich aussehende Stimuli gleiche Spezifikationen
  3. verwendete Zahlen stetige Funktionen physikalischer Parameter
- visuelle Unterscheidbarkeit von elektromagnetischer Strahlung
Spektren die gleichen Eindruck erzeugen bilden Äquivalenzklasse im Farbraum
- Retina (lichtempfindliche Schicht) enthält 120 Mio Stäbchen und Zapfen
"Tristimulus" = menschlisches Farbempfinden setzt sich aus drei getrennten "nicht-farbigen" skalaren Signalen zusammen
Empfindlichkeitskurven der Zapfenarten haben Maxima bei Rot, Grün, Blau - daher werden die Zapfenarten so benannt
einheitliche Farbe entsteht erst im Gehirn: "alle Farben dem Gehirn vorgaukelbar" durch 3 Grundfarben: kleine Lichtpunkte nahe genug nebeneinander: als additiv gemischte Farbe wahrgenommen

- Farbe durch Zahlen beschreiben:
Farbe = empfundener Sinneseindruck
also: visueller Stimulus numerisch definieren
1. Stimuli gleiche Bedingungen gleich
2. gleich aussehende Stimuli gleiche Spezifikationen
3. verwendete Zahlen stetige Funktionen physikalischer Parameter
- visuelle Unterscheidbarkeit von elektromagnetischer Strahlung
Spektren die gleichen Eindruck erzeugen bilden Äquivalenzklasse im Farbraum
- Retina (lichtempfindliche Schicht) enthält 120 Mio Stäbchen und Zapfen
"Tristimulus" = menschlisches Farbempfinden setzt sich aus drei getrennten "nicht-farbigen" skalaren Signalen zusammen
Empfindlichkeitskurven der Zapfenarten haben Maxima bei Rot, Grün, Blau - daher werden die Zapfenarten so benannt
einheitliche Farbe entsteht erst im Gehirn: "alle Farben dem Gehirn vorgaukelbar" durch 3 Grundfarben: kleine Lichtpunkte nahe genug nebeneinander: als additiv gemischte Farbe wahrgenommen

Farbe
Frequenz (Hz): (davor IR) 3.8 - 7.8 *10^14 Hz (danach UV)
Wellenlänge (nm): 780 nm - 380 nm
Rot: Langwellig, niedrige Frequenz
Blau: Kurzwellig, hohe Frequenz

Q: in Natur meist kein spektralreines Licht ([...]), sondern Mischung aus vielen Farben ([...])
A: genau eine Wellenlänge; Spektrum

Q: spektralreines Licht
A: genau eine Wellenlänge

Q: Mischung aus vielen Farben
A: Spektrum

Q: dominante Wellenlänge
A: Frequenzen mit mehr Energie bestimmen welche Farbe wahrgenommen wird, alle Anteile ca. gleich groß: grau/weiß

(E_D-E_W)/E_D ... Reinheit (purity) einer Farbe Formel
Helligkeit ... Integral der Spektralkurve (Fläche)