Title: RTS / 09_WCET_Analyse

Was versteht man unter "WCET Bounds must be safe, tight and the cost reasonable"?

Beschreibe die Berechnung der WCET mit der verwendung von Implicit Path Enumeration Technique (IPET). Welche zwei Methoden gibt es für die Berechnung?

Was versteht man unter Exec-Time Modeling und wie lauten die Phasen?