Title: RTS / 03_Uhrensynchronisation

Q: Internal clock synchronization: [...]
External clock synchronization: [...]
A: mutual resynchronization of an ensemble of clocks in order to maintain a bounded precision.; resynchronization of a clock with the reference clock.

Q: To keep the clocks internally synchronized with precision Π, the synchronization condition must hold: [...] ≤ Π
A: Φ + Γ
Back Extra: Φ … convergence function: max. offset after synchronization; depends on
1. synchronization algorithm and
2. message latency jitter ε (= transmission-time difference between fastest and slowest message, ε = d_max – d_min)
Γ … drift offset: divergence of free-running clocks; Γ = 2ρR_int
R_int … resynchronization interval

Wie funktioniert der Averaging Algorithm für Clock Synchronization?

Wie viele Clocks werden gebraucht, um trotz k Malicious Byzantine Clocks richtig zu synchronisieren?

Erkläre den Fault-Tolerant Average (FTA) Algorithmus

Wie lautet die Formel für die best achievable Precision bei interner Uhrensynchronisation mit N Nodes?

Nenne 4 Punkte, die für die Qualität der Uhrenrensynchronisation ausschlaggebend sind

Was sind 3 Punkte, um den Drift Offset bei Uhrensynchronisation klein zu halten?

Erkläre Christian's Algorithm für Uhrensynchronisation

Wie funktioniert das Network Time Protocol (NTP)?